0

10

20

RMSE PCA EKF CTRI

original original - minimum simulated simulated - minimum

-2

0

2

IGN PPCA EKF IGN

original original - minimum simulated simulated - minimum

0 5 10 15 20 25 30 35 40 # PC -2

0

2

IGN PPCA RKF IGN

original original - minimum simulated simulated - minimum